\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{tikz} 
\usetikzlibrary{shapes,snakes}
\usetikzlibrary{shapes.gates.logic.US,trees,positioning,arrows}
\usepackage{subfigure}
\usepackage{amsfonts,amsmath,amsthm}
\usepackage{algorithm}
\usepackage{algorithmic}
\usepackage{lastpage}
%\usepackage{glossary}
%opening
\title{Example OPAMP circuits}
\author{Robin}

\begin{document}

\maketitle

\begin{abstract}
Circuits from email conversation.
Not a document to be proof read.
Proof of analysis concept.
\end{abstract}
\clearpage
\section{Op-Amp circuit 1}

\begin{figure}[h]
 \centering
 \includegraphics[width=200pt]{/home/robin/projects/thesis/opamp_circuits_C_GARRETT/circuit1001.png}
 % circuit1001.png: 420x300 pixel, 72dpi, 14.82x10.58 cm, bb=0 0 420 300
 \caption{Circuit 1}
 \label{fig:circuit1}
\end{figure}



\clearpage
\section{Op-Amp circuit 2}


  \begin{figure}[h]
 \centering
 \includegraphics[width=200pt]{./circuit2002.png}
 % circuit2002.png: 575x331 pixel, 72dpi, 20.28x11.68 cm, bb=0 0 575 331
 \caption{circuit2}
 \label{fig:circuit2}
\end{figure}


\clearpage
\section{Op-Amp circuit 3}

 \begin{figure}[h]
 \centering
 \includegraphics[width=200pt]{/home/robin/projects/thesis/opamp_circuits_C_GARRETT/circuit3003.png}
 % circuit3003.png: 503x326 pixel, 72dpi, 17.74x11.50 cm, bb=0 0 503 326 
\caption{Circuit 3}
 \label{fig:circuit3}
\end{figure}


\end{document}
